2-12-1998_9:28 703LBLOCK 1

CLK33C

FIN_BUF_ENA[1:4]-

CLK132

NTRST TCK

CLK66

FIN_EMPTY[1:2]-

FIN_WRT_CLK

FIN_WRT_ENA[1:4]-

FIN_RST-

FIN_RD_CLK

FIN_RD_ENA[1:4]-

TXCLK[1:4] F_WRT_ENA[1:16]-

F_WRT_CLK

F_RD_ENA-

F_RD_CLK[1:4]

F_RST-

FBUF_ENA[1:16]-

F_FULL[1:4]- F_EMPTY[1:4]-

FIN_FULL[1:2]-

LVDS_ENA-

CLK33A CLK33B

CLK33D

CLK33C

CLK33A CLK33B

TDI[1:4]

TDI4

FIN_FULL[1:2]-

FIN_PAF-

FIN_FULL[1:2]-

CLK33D

CLK33C

TDO[1:4] TDO4

GA[0:4]

CDF_RUN

CDF_RECOVER

CDF_HALT

CDF_ERROR

CDF_L1A

CDF_BEAM0

L2WRTBUF[1:0]

AM[0:5]

A[01:31] AS D[00:31]

DS[0:1]

SYSRESET

LWORD

WRITE

WEACK

IACK

VMEDATAOE-

VMER/W-

CDF_CLK

TMS2

TMS[1:4]

TDO2

TDO[1:4]

TDI2

TDI[1:4]

TDI[1:4] TDO[1:4] TMS[1:4]

NTRST

TCK

CLK33D

CLK33C

CLK66B

CLK66

CLK132B

CLK132

D2[00:31]

CDF_CLK

CHL[1:11]OUT[0:23] CHL[1:11]B0_MARK

NTRST TCK

TXCLK[1:4]

F_WRT_ENA[1:16]-

F_WRT_CLK F_RD_ENA-

F_RD_CLK[1:4]

F_RST-

F_FULL[1:16]- F_EMPTY[1:4]-

FBUF_ENA[1:16]- D[00:31]

FIN_EMPTY[1:2]-

FIN_RD_ENA[1:4]-

FIN_RD_CLK FIN_RST-

FIN_WRT_ENA[1:4]-

FIN_WRT_CLK

FIN_RST-

FIN_RD_CLK

FIN_RD_ENA[1:4]-

FIN_BUF_ENA[1:4]-

FIN_EMPTY[1:2]-

FIN_PAF-

D[00:31]

LVDS_ENA-

TCK TMS4

TMS[1:4]

CLK33B

CLK33A

CLK33D

CLK33C

CLK33B

CLK33A

TMS[1:4]

TMS3

TDO[1:4] TDO3

TDI[1:4]

TDI3

CLK33A

START_B[1:4] ERROR_B[1:4] WD0_MARK[1:4]

4

3

2

1

4

3

2

1

D C B A

TITLE

THE OHIO STATE UNIVERSITY PHYSICS DEPARTMENT ELECTRONICS LAB 174 WEST 18TH AVE, COLUMBUS OH 43210

PARENT PAGE BY

DATE FILE

.^{PAGE}

PROJECT

CDF_CLK CLK132 CLK132B

CLK33A CLK33B CLK33C CLK33D

CLK66 CLK66B

NTRST

TCK TDI[1:4] TDO[1:4] TMS[1:4]

JTAG

JTAG & CLOCKS

REC_FIFO

CLK33A CLK33B CLK33C

D[00:31]

FIN_BUF_ENA[1:4]-

FIN_EMPTY[1:2]-

FIN_FULL[1:2]-

FIN_PAF-

FIN_RD_CLK

FIN_RD_ENA[1:4]-

FIN_RST-

FIN_WRT_CLK

FIN_WRT_ENA[1:4]-

LVDS_ENA-

TCK

TDI TDO TMS CLK33D

LVDS RECEIVERS & FIFO

CHL[1:11]B0_MARK

CHL[1:11]OUT[0:23]

CLK33A CLK33B CLK33C CLK33D

START_B[1:4]

TXCLK[1:4]

LVDS

ERROR_B[1:4] WD0_MARK[1:4]

LVDS CHANNEL LINKS

CHL_FIFO

CLK33A CLK33B CLK33C

CHL[1:11]B0_MARK

CHL[1:11]OUT[0:23]

D[00:31]

FBUF_ENA[1:16]-

FIN_EMPTY[1:2]-

FIN_FULL[1:2]-

FIN_PAF-

FIN_RD_CLK

FIN_RD_ENA[1:4]-

FIN_RST-

F_EMPTY[1:4]-

F_FULL[1:16]-

F_RD_CLK[1:4]

F_RD_ENA-

F_RST-

F_WRT_CLK

F_WRT_ENA[1:16]-

NTRST

START_B[1:4]

TCK TDO TMS

TXCLK[1:4]

TDI

CLK33D

ERROR_B[1:4] WD0_MARK[1:4]

CHANNEL LINK FIFO’s

AM[0:5] AS A[01:31]

CDFBEAM0

CDFCLK

CDFERROR CDFHALT

CDFL1A

CDFL2WRT[1:0]

CDFRECOVER CDFRUN

D2[00:31]

DS[0:1] D[00:31]

GA[0:4]

IACK

LWORD SYSRESET

VMEDATAOE-

VMER/W-

WEACK

WRITE

BUFRDVME

V M E 5b us

VMEINTERFACE

AM[0:5]

AS A[01:31]

CDF_BEAM0

CDF_CLK

CDF_ERROR CDF_HALT

CDF_L1A

CDF_RECOVER CDF_RUN

DS[0:1] D[00:31]

F_WRT_ENA[1:16]-

GA[0:4]

IACK

L2WRTBUF[1:0]

LWORD

NTRST

SYSRESET

TCK

TDI TDO TMS

TXCLK[1:4]

VMEDATAOE-

VMER/W-

WEACK

WRITE

F_WRT_CLK

F_RD_CLK[1:4]

F_RD_ENA- F_RST-

F_FULL[1:4]-

F_BUF_ENA[1:16]-

F_EMPTY[1:4]-

FIN_WRT_ENA[1:4]-

FIN_WRT_CLK

FIN_RD_ENA[1:4]-

FIN_RD_CLK FIN_RST-

FIN_FULL[1:2]- FIN_EMPTY[1:2]- FIN_BUF_ENA[1:4]-

LVDS_ENA-

CLK33C

CLK33A

CLK66

CLK132

VME INTERFACE

moj BLOCK DIAGRAM

CDF XFT UPGRADE

U1 U6x

D703L Linker Tester^{D703L (page 1)}

pages 2 thru 6

page 7

U1x , U2x pages 8 thru 13

page 14

pages 15 thru 17

2 of 22

pages 18 through 22