2 BUFRDVME

2-20-1998_13:22

CONCDFCLK*

CONCDFCLK

VMEIACK

.1U C2 .1U C21

CDFERROR

CDFL1A CONCDFL1A

CDFERROR

CDFHALT N3 CONCDFCLK* CONCDFHALT

VPC

CONCDFHALT

CONCDFBEAM0

VPC

V5P

.1U C18

VMEGA[0:4]

VMELWORD

D 10 D L 52 29 B C10 .1U C11 .1U C12 .1U .1U C13 .1U C14 .1U C15 C16 .1U

WEACK VMEDTACK VMED[00:31]

VMEA[01:31] VMEAM[0:5]

VMEAS

VMEDTACK

VMEDS[0:1]

VMESYSRESET

.1U C20 V5P

CONCDFBEAM0

CONCDFRECOVER

CONCDFRECOVER

CONCDFRUN

CONCDFRUN

CONCDFERROR

CDFRECOVER

CDFRUN

CONCDFCLK

CONCDFL1A

CDFBEAM0

CONCDFL2B0

CONCDFL2B1 CONCDFL2B[1:0] CDFL2WRT0

CDFL2WRT1

CDFL2WRT[1:0]

CONCDFERROR

CONCDFERROR

CDFCLK

V5P

V5P

U21

VMEWRITE

CONCDFL2B[0:1]

500 R221 500 R222 U22

U20

U20

U20

U20

4

3

2

1

4

3

2

1

D C B A

TITLE

THE OHIO STATE UNIVERSITY PHYSICS DEPARTMENT ELECTRONICS LAB 174 WEST 18TH AVE, COLUMBUS OH 43210

PARENT PAGE BY

DATE FILE

.^{PAGE}

PROJECT

45 GND8

VCC4 42

GND4 21

!OE 25

20 2B7

47 1A1

DIR1 1

41 1A3 38 1A4 1A5 36 33 1A6 1A7 30 1A8 27 46 2A1 2A2 43 40 2A3 37 2A4 2A5 35 32 2A6 2A7 29 2A8 26

2 1B1 1B2 5 1B3 8

3 2B1 1B8 22 19 1B7

16 1B6 1B5 13 11 1B4

2B8 23

2B2 6 2B3 9 12 2B4 2B5 14 17 2B6

1A2 44

GND1 4 10 GND2

VCC1 7

GND3 15

28 GND5

18 VCC2

GND6 34

VCC3 31

39 GND7

24 DIR2 48 BIAS

SN74ABTE16245DL

39

18

28

15

7

4

44

17

12 9 6

11

16 19

3

8 5 2

26 29

35

43

27 30

36

1

20

25

21 45

SY100ELT23 4 3 2

5 GND 6 7 8 V+ 1 7 6

8

5

2 1 3 4

74F38

4 5 6 74F38

1 2 3 74F38

9 10 8

74F38

12 13 11

CDFBUS

ACFAIL

AM[0:5]

AS

A[01:31]

BBSY BCLR

BERR

BGIN1

BGIN2

BGIN3

BGIN0

BGOUT1

BGOUT2

BGOUT3

BGOUT0

BR[0:3]

CDFBC

CDFCLK CDFCLK*

CDFL1A

DS[0:1]

DTACK

D[00:31]

GA[0:4]

GRND

IACK

IACKIN IACKOUT

IRQ[1:7]

LWORD

SERCLK SERDAT

SYSCLK

SYSFAIL

SYSRESET

V12N

WRITE

V12P V5P V5PSTANDBY VPC

CDFL1R

CDFBO

CDFRECOVER

CDFABORT

CDFRUN

CDFCALIB[0:6]

CDFSTOP CDFTEST CDFRL[0:2]

V33P

CDFEVID[0:3]

RSVDL1W[0:2]

CDFRSVD[0:1]

CDFCALEN

CDFL2BD[0:1]

CDFGLIVE

CDFERROR

CDFHALT

CDFL2B[0:1]

CDFL2R

CDFL2AEN

CDFL2A

V M E -P b us

moj VME-P BUS

Linker Tester

CDF XFT UPGRADE

D703L

703LBLOCK (page 2)

19 of 22