2 CDFBUS

2-11-1998_16:48

V5PJ2B1

V5PJ2B13

V5PJ2B32

GRND

CDFRUN

CDFERROR

CDFRECOVER

CDFHALT

VPCJ2D32

CDFCLK

GRND

GRND

CDFCLK*

CDFBO

CDFL1A A31

A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30

A[01:31]

D31

D16

D24

D23 D22 D21 D20 D19 D18 D17

D30 D29 D28 D27 D26 D25

D[00:31]

F15 VME32X5 J2 F15 VME32X5 J2 F15 VME32X5 J2 F15 J2 F15 VME32X5 J2

CDFL2B0 CDFL2B1

CDFL2B[0:1]

4

3

2

1

4

3

2

1

D C B A

TITLE

THE OHIO STATE UNIVERSITY PHYSICS DEPARTMENT ELECTRONICS LAB 174 WEST 18TH AVE, COLUMBUS OH 43210

PARENT PAGE BY

DATE FILE

.^{PAGE}

PROJECT

VME5J2Z

GNDZ10 Z10

GNDZ12 Z12

GNDZ14 Z14

GNDZ16 Z16

GNDZ18 Z18

GNDZ20 Z20

GNDZ22 Z22

GNDZ23 Z2

GNDZ24 Z24

GNDZ26 Z26

GNDZ28 Z28

GNDZ30 Z30

GNDZ32 Z32

GNDZ4 Z4

GNDZ6 Z6

GNDZ8 Z8

UDZ1 Z1

UDZ11 Z11

UDZ13 Z13

UDZ15 Z15

UDZ17 Z17

UDZ19 Z19

UDZ21 Z21

UDZ23 Z23

UDZ25 Z25

UDZ27 Z27

UDZ29 Z29

UDZ3 Z3

UDZ31 Z31

UDZ5 Z5

UDZ7 Z7

UDZ9 Z9

VMEBUS J2 Z

VME5J2A

UP1 A1

UP10 A10 UP11 A11 UP12 A12 UP13 A13 UP14 A14 UP15 A15 UP16 A16 UP17 A17 UP18 A18 UP19 A19

UP2 A2

UP20 A20 UP21 A21 UP22 A22 UP23 A23 UP24 A24 UP25 A25 UP26 A26 UP27 A27 UP28 A28 UP29 A29

UP3 A3

UP30 A30 UP31 A31 UP32 A32

UP4 A4 UP5 A5 UP6 A6 UP7 A7 UP8 A8 UP9 A9

VMEBUS J2 A

VME5J2B

A24 B4 A25 B5 A26 B6 A27 B7 A28 B8 A29 B9 A30 B10 A31 B11

D16 B14 D17 B15 D18 B16 D19 B17 D20 B18 D21 B19 D22 B20 D23 B21

D24 B23 D25 B24 D26 B25 D27 B26 D28 B27 D29 B28 D30 B29 D31 B30

GNDB12 B12

GNDB2 B2

GNDB22 B22

GNDB3 B3

GNDB31 B31

V5PB13 B13

V5PB1 B1

V5PB32 B32

VMEBUS J2 B

VME5J2C

UPC1 C1

UPC10 C10 UPC11 C11 UPC12 C12 UPC13 C13 UPC14 C14 UPC15 C15 UPC16 C16 UPC17 C17 UPC18 C18 UPC19 C19

UPC2 C2

UPC20 C20 UPC21 C21 UPC22 C22 UPC23 C23 UPC24 C24 UPC25 C25 UPC26 C26 UPC27 C27 UPC28 C28 UPC29 C29

UPC3 C3

UPC30 C30 UPC31 C31 UPC32 C32

UPC4 C4 UPC5 C5 UPC6 C6 UPC7 C7 UPC8 C8 UPC9 C9

VMEBUS J2 C

VME5J2D

GNDD31 D31

UDD1 D1

UDD10 D10 UDD11 D11 UDD12 D12 UDD13 D13 UDD14 D14 UDD15 D15 UDD16 D16 UDD17 D17 UDD18 D18 UDD19 D19

UDD2 D2

UDD20 D20 UDD21 D21 UDD22 D22 UDD23 D23 UDD24 D24 UDD25 D25 UDD26 D26 UDD27 D27 UDD28 D28 UDD29 D29

UDD3 D3

UDD30 D30

UDD4 D4 UDD5 D5 UDD6 D6 UDD7 D7 UDD8 D8 UDD9 D9

VPCD32 D32

VMEBUS

J2 D

JEF VMEBUS 64 J2 D703I

BFRDVME.2 (page ??)

Linker Tester CDF XFT UPGRADE^{21 of 22}