2-20-1998_13:29 3

CDFBUS

J38

J39

J40

J41

J42

J43

J44

J45

J46

J47

J36

J32

J33

J34

J35

J30

J31

J29

J28

J16

J17

J18

J19

CON_DISCHARGE2

CON_DISCHARGE

U31

U29

U27

U25

U30

U32

U26

U28

U18

U24

J13

U23

J12

J26

J25

J24

U7

U16

U8

U19

GRND

VPC

1AMP F2

F3 1AMP

L2 1MH C3 4.7UF C4 4.7UF

1AMP F1

V5PJ1C32

1AMP F53

1AMP F56

1AMP F55

F54 1AMP

F52 1AMP

L1 1MH C79 4.7UF C80 4.7UF

GRND

1AMP F51 V5PJ1A32

V5PJ1B32

V5PJ2B1

V5PJ2B13

V5PJ2B32

V5P

VPCJ2D32

VPCJ1D1

VPCJ1D32

U17

U9

J22

J23

J20

R6 1M

GRND

R7 1M J15

GRND

GRND

J37

GRND

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

1 CON01X 1

CON01XL 1

CON01XL 1

CON01XL 1

CON01XL 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2

+ +

4

3

2

1

4

3

2

1

D C B A

TITLE

THE OHIO STATE UNIVERSITY PHYSICS DEPARTMENT ELECTRONICS LAB 174 WEST 18TH AVE, COLUMBUS OH 43210

PARENT PAGE BY

DATE FILE

.^{PAGE}

PROJECT

1 2

+ +

1

1

1

1 CON01XL 1

CON01XL 1

1 CON01X 1

JEF VMEbus 64 J1&J2 POWER D703L

BFRDVME.2 (page ??)

Linker Tester CDF XFT UPGRADE^{22 of 22}

"Discharge Strips"

Stiffener Mounting Holes

Ground Test Points