1 2-9-1998_9:31 JTAG

D S_ PG M 6

D S_ PG M 0

D S_ PG M 1

D S_ PG M 2

D S_ PG M 4

D S_ PG M 5

D S_ PG M 6 V5P

V5P

U34

V5P

C5 .1U

CLK33D

CLK33C

CLK33B

CLK132B

CLK66B V5P

V5P

CLK132

V5P

V5P

V5P

V5P

V5P

CLK66

CLK132

U6 J8

J9

J1 0

J1 1

V5P

TDO3

TDO2

TDO[1:4] TDO1

TDO4

NTRST TDI TCKIN TMS TDO

C403 .1U C402 .1U C401 .1U C407 .1U C406 .1U C405 .1U C404 .1U

TDO

TMS TDI

NTRST

TCKIN

V5P

TDI3

TDI2

TDI[1:4] TDI1

TDI4

TMS3

TMS2

TMS[1:4] TMS1

TMS4

TCK J401

J4 02

SN74ACT8997DW U2

7.57MHZ

U4

V5P C408 .1U

V5P

V5P

U3

10K R4

NO STUFF R5

CDF_CLK

SW 3 R 25 1K

CLK132REF D S_ PG M 7

D S_ PG M 7

D S_ PG M 3

D S_ PG M 5

D S_ PG M 4

D S_ PG M 3

D S_ PG M 2

D S_ PG M 1

D S_ PG M 0

CLK33A

DS1020

3

Q /P G M 0 PG M 2 5

2 E N A B L E

1 IN

SE R _C L K

1 SE R _I N

9

PG M 4 7 12 PG M 6 13 PG M 7 PG M 3 6 PG M 5 10

14 M O D E _S E L

V C C 16

8 G N D

OUT 15

4 PG M 1

15

8

6 1312 7

9 1

1

2

4 5

1 REF

27 1F1

26 1F0

G N D 3

21 G N D 2

13

FB 17 TEST 31

8

V C C Q 2 16 V C C N 2 18 V C C N 3 V C C N 425 2

V C C Q 1

4F1 7

29 2F0

30 2F1

4 3F0

1Q0 24

2Q1 19

2Q0 20

3Q1 14

3Q0 15

4Q1 10 11 4Q0

1Q1 23

3 FS

CY7B991

5 3F1

6 4F0

V C C N 1 9

G N D 1

12 G N D 4

2 28 G N D 5

32 G N D 6

28 2

9

6

5

3

23

10 15 14 20 19 24

4

30 29

7

2 251816 8

13 21

26 27

1

2 3

1

2 3

1

2 3

1

2 3

1

4

3

2

1

4

3

2

1

D C B A

TITLE

THE OHIO STATE UNIVERSITY

PHYSICS DEPARTMENT ELECTRONICS LAB

174 WEST 18TH AVE, COLUMBUS OH 43210

PARENT PAGE BY

DATE FILE

.^{PAGE}

PROJECT

CONDB15

15 14 13 6 7

12 5

11 4

10 3

9 2 1

8

1 2 9

3 4 5

7 6

2 3

1

74ACT8997

28 DCI DCO 1

12 DTCK

DTDI1 20

DTDI2 19 18 DTDI3

DTDI4 17

3 DTDO1

DTDO2 4

DTDO3 5 6 DTDO4 8 DTMS1 9 DTMS2

DTMS3 10 11 DTMS4

GND 7 ID1 25 ID2 24 23 ID3 ID4 22 MCI 27 2 MCO

15 TCK

16 TDI

TDO 13 TMS 14

26 TRST-

VCC 2121

26 16 15

2

23

7

10 9 8

6 5 4 3

17

19 20

1 28

OSC

14 OSC 8

7

DS1020

3

Q /P G M 0 PG M 2 5

2 E N A B L E

1 IN

SE R _C L K

1 SE R _I N

9

PG M 4 7 12 PG M 6 13 PG M 7 PG M 3 6 PG M 5 10

14 M O D E _S E L

V C C 16

8 G N D

OUT 15

4 PG M 1

15

8

6 1312 7

9 1

1

2

4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 1 1 2 13 14 15 161615 14 13 12 1 9

8 7 6

5 4 3 2 1

9 2 4 5 6 7 8 3 1

moj

JTAG

CDF XFT

Linker Tester

JTAG INTERFACE & CLOCKS_{703LBLOCK (page 2)} D703L

7 of 22

WANT CAPABILITY TO USE EITHER PACKAGE