0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 p_T (GeV/c) f

2 AGeV 4 AGeV 6 AGeV 8 AGeV

T=80 MeV

T=100 MeV

T=120 MeV

STAR

158 AGeV